La fóto de 20 áños de exposición

En realidád la fóto de la que háblo, no es la fóto que ves, la fóto interesánte es en realidád SÓLO el espéjo,

Los halúros o sáles de pláta que le pónen al vídrio pára que se conviérta en espéjo, son sensíbles a la luz, como los antíguos negatívos en la fotografía.

Así es que el sol al pasár por delánte de la ventána (con sus barrótes) duránte 20 áños, estúvo revelándo «fotografiándo» los barrótes sóbre el espéjo.

Como noté éste efécto de que las bárras quedában dibujádas en el espéjo, lo dejé que trabajáse duránte 20 áños... hásta que me aburrí o mejór dícho ya no veía si me afeitába o podába.

Decidí cerrár el obturadór, al calculár que habían pasádo 20 áños.

* * *

Cuando entré por priméra vez en la cása de cámpo que había adquirído, el botón de dispáro ya había sído activádo désde hacía múcho tiémpo y no por mí y el temporizadór avanzába contándo el tiémpo en lústros romános no en milisegúndos.

Éste negatívo había sído colgádo sin querérlo, en el mejór de los trípodes, pára que aguantáse úna tan lárga exposición: Sóbre la paréd, ésta perféctamente niveláda, por la grácia de úna plomáda y en cáso de fallár, símplemente por la infalíble gravedád. Tódo estába lísto a funcionár.

Como yo no vi tódos ésos preparatívos no sabía que éso éra un negatívo. Al princípio no noté náda y me movía delánte de él con naturalidád, el perfécto robádo. Péro a pesár de estár jústo delánte del negatívo, no éra a mí a quién retratába.

El procéso éra más sutíl, hacía lo que yo siémpre había querído hacér, apoyárme en un sítio estáble, discréto y lográr ésos robádos perféctos y de gran naturalidád, que se consíguen sólo cuando no te ven o pásas desapercibído.

A pesár de visitárle cáda mañána, tárde y nóche, maldíta séa, no éra a mí a quien retratába, éra a la ventána, o más exáctamente a los barrótes en médio de la ventána que éran los que le separában del exteriór. ¿Quería escapár?

¿Qué efécto o fíltro tan especiál has usádo tú, énorme sensór, pára que los barrótes horizontáles aparézcan inclinádos y los verticáles no se véan?

El sol de cáda día, de cáda estación, de cáda áño, ha barrído los barrótes, péro tú los has sabído detenér... y yo, que día a día, duránte 20 áños, he estádo delánte de ti, que te he mirádo con caríño, ni cáso me háces, ni un sólo pedázo de mí, ha quéda grabádo en tí, ni la más mínima huélla, ni la menór impresión.

No sé de quién es ésta fóto, yo no la comencé, péro sí la terminé. Después de 20 áños de mirárte, como me desprécias y cáda vez me véo peór en tí, he decidído dárla por termináda, descolgándo el obturadór.

Sé que 20 áños no son náda, ni que séa el límite de mi temporizadór... es que ya no me véo cuando me póngo delánte de ti y el afeitárse a ráyas ya no es móda.

* * *

F I N

Por Emílio Vilaró

Éste documénto está disponíble en formáto .PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web:

Mi blog literário.

https://cosasdeemilio.wordpress.com

Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, recétas y novélas en:

www.evilfoto.eu

Comentários a:

buzon@evilfoto.eu

https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia

Nóta del Autór:

—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el acénto.

Después de míles de lectúras de óbras así escrítas y leídas, podémos asegurár, que su lectúra es la normál, y al leér así, no hay ningúna diferéncia de pronunciación a la habituál.

Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde tildár de fórma automática? Y qué ventájas e inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér éste documénto:

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm

Modificaciónes a 1142w:

2011-09-03, 2012-10-13, 2011-09-04,

2012-12-01,2012-12-02, 2014-01-20,

2014-05-29, 2015-12-01, 2018-02-27,

2018-04-18, 2018-04-22, 2019-07-03